-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Hôte : 127.0.0.1
-- Généré le : mer. 22 juin 2022 à 15:33
-- Version du serveur : 10.4.19-MariaDB
-- Version de PHP : 7.4.20

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de données : `eval_bdd`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `users`
--

DROP TABLE IF EXISTS `users`;
CREATE TABLE `users` (
  `courriel` varchar(255) NOT NULL,
  `mot_de_passe` varchar(32) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Déchargement des données de la table `users`
--
TRUNCATE `users`;
INSERT INTO `users` (`courriel`, `mot_de_passe`) VALUES
('test@test.Fr', MD5('be1b4'));
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
